 -3.863460571E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.137400E+00  dx in pixels
 -4.452100E+00  dy in pixels
      1.005362  scalx
      1.010002  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
