  1.105493770E-02 -1.711749352E-02 -9.549984939E-03 -1.446680528E-02  rotation in radian
 -7.466300E+00  dx in pixels
 -4.729300E+00  dy in pixels
      1.005725  scalx
      1.010450  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
