  1.076647099E-02 -8.439750828E-03 -4.622094032E-03 -6.781840887E-03  rotation in radian
  2.208625E-02  dx in pixels
  1.387527E-03  dy in pixels
      0.996010  scale x
      0.996895  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
