  2.281616640E-03 -9.612999231E-03 -5.100825411E-03 -7.519689372E-03  rotation in radian
 -5.053365E+00  dx in pixels
 -2.210538E+00  dy in pixels
      1.018634  scalx
      1.025872  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
