  1.128189734E-02 -9.612999231E-03 -5.100825411E-03 -7.519689372E-03  rotation in radian
  3.333345E-02  dx in pixels
 -5.084298E-02  dy in pixels
      0.996014  scale x
      0.996753  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
