  2.027618190E-03 -9.434206256E-03 -5.221532350E-03 -7.704577536E-03  rotation in radian
 -8.313443E+00  dx in pixels
 -4.028472E+00  dy in pixels
      1.018279  scalx
      1.025685  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
