  1.089057027E-03 -8.276073078E-03 -4.362687200E-03 -6.400050124E-03  rotation in radian
 -6.306026E+00  dx in pixels
 -9.768014E-01  dy in pixels
      1.018237  scalx
      1.025911  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
