  1.880294827E-03 -8.276073078E-03 -4.362687200E-03 -6.400050124E-03  rotation in radian
 -3.753300E+00  dx in pixels
 -5.085400E+00  dy in pixels
      1.005602  scalx
      1.010549  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
