 -3.702803769E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.426000E-01  dx in pixels
 -1.705000E+00  dy in pixels
      1.005482  scalx
      1.010818  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
