  6.726757500E-03 -1.286975016E-02 -7.121759880E-03 -1.072500674E-02  rotation in radian
 -8.434195E+00  dx in pixels
 -8.400407E+00  dy in pixels
      1.018728  scalx
      1.026826  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
