  1.521995040E-02 -1.286975016E-02 -7.121759880E-03 -1.072500674E-02  rotation in radian
  5.803646E-02  dx in pixels
 -2.037837E-02  dy in pixels
      0.996140  scale x
      0.997192  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
