  3.966908530E-03 -9.760095147E-03 -5.464646995E-03 -8.011129173E-03  rotation in radian
 -3.247900E+00  dx in pixels
 -5.019500E+00  dy in pixels
      1.005302  scalx
      1.010218  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
