  1.374417384E-02 -2.168776043E-02 -1.206840693E-02 -1.805277856E-02  rotation in radian
 -1.667386E+00  dx in pixels
 -1.373877E+00  dy in pixels
      1.018424  scalx
      1.025644  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
