  2.688897470E-03 -1.000877793E-02 -5.642927165E-03 -8.312441559E-03  rotation in radian
 -7.646091E+00  dx in pixels
 -3.014243E+00  dy in pixels
      1.018405  scalx
      1.025933  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
