  3.153798670E-03 -1.000877793E-02 -5.642927165E-03 -8.312441559E-03  rotation in radian
 -5.293500E+00  dx in pixels
 -4.338200E+00  dy in pixels
      1.005314  scalx
      1.010188  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
