  1.133168867E-02 -1.000877793E-02 -5.642927165E-03 -8.312441559E-03  rotation in radian
  6.845543E-02  dx in pixels
 -3.932488E-02  dy in pixels
      0.996187  scale x
      0.996933  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
