  4.864929060E-03 -1.188846226E-02 -6.849507244E-03 -1.013814132E-02  rotation in radian
 -8.946700E+00  dx in pixels
 -3.083739E+00  dy in pixels
      1.018116  scalx
      1.026046  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
