  5.331992960E-03 -1.188846226E-02 -6.849507244E-03 -1.013814132E-02  rotation in radian
 -6.345500E+00  dx in pixels
 -4.902300E+00  dy in pixels
      1.005338  scalx
      1.010483  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
