  1.353695096E-02 -1.188846226E-02 -6.849507244E-03 -1.013814132E-02  rotation in radian
  3.064086E-02  dx in pixels
 -1.884651E-02  dy in pixels
      0.996028  scale x
      0.997028  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
