 -4.120702297E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.519700E+00  dx in pixels
 -4.669100E+00  dy in pixels
      1.006401  scalx
      1.009341  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
