 -4.994411238E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.310200E+00  dx in pixels
 -5.860200E+00  dy in pixels
      1.005422  scalx
      1.009968  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
