 -3.886680418E-03  1.042880250E-04  2.102735626E-04  4.111804013E-04  rotation in radian
 -2.161000E-01  dx in pixels
 -4.356200E+00  dy in pixels
      1.005710  scalx
      1.010697  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
