  1.727458750E-01 -3.390808438E-01 -1.550984701E-01 -1.780672341E-01  rotation in radian
 -5.553700E+00  dx in pixels
 -3.445700E+00  dy in pixels
      1.005710  scalx
      1.011150  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
