 -3.465718192E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.846900E+00  dx in pixels
 -3.044600E+00  dy in pixels
      1.007194  scalx
      1.009635  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
