 -5.297808566E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.165600E+00  dx in pixels
 -4.491100E+00  dy in pixels
      1.005447  scalx
      1.009187  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
