 -5.865819989E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.895666E+00  dx in pixels
  1.169242E+00  dy in pixels
      1.018458  scalx
      1.027988  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
