 -1.195466293E-02  8.060612510E-03  4.926500952E-03  6.449016641E-03  rotation in radian
 -1.094808E+01  dx in pixels
 -1.035492E+00  dy in pixels
      1.018791  scalx
      1.026299  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
