 -3.346485515E-02  5.849402707E-02  2.603735121E-02  2.843135932E-02  rotation in radian
 -4.621100E+00  dx in pixels
 -2.095800E+00  dy in pixels
      1.005894  scalx
      1.010862  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
