 -4.477883766E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.427400E+00  dx in pixels
 -3.061400E+00  dy in pixels
      1.006861  scalx
      1.009948  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
