 -5.008518194E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.769700E+00  dx in pixels
 -3.486800E+00  dy in pixels
      1.006602  scalx
      1.011236  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
