 -5.315402838E-03  8.373388057E-04  3.692250568E-04  5.156921108E-04  rotation in radian
 -8.001661E+00  dx in pixels
  1.885504E-02  dy in pixels
      1.018450  scalx
      1.026182  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
