 -3.337072564E-03 -8.552442231E-03 -1.565220084E-03 -2.018509763E-03  rotation in radian
 -1.075230E+01  dx in pixels
  1.335758E+00  dy in pixels
      1.018677  scalx
      1.026396  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
