 -8.032851593E-03 -1.631488139E-02  1.613289026E-03  2.676830240E-03  rotation in radian
 -5.227800E+00  dx in pixels
 -1.659200E+00  dy in pixels
      1.005412  scalx
      1.010671  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
