 -5.412273723E-03 -1.423836171E-03  4.323936339E-04  6.588883281E-04  rotation in radian
 -8.895333E+00  dx in pixels
  4.720210E-01  dy in pixels
      1.018676  scalx
      1.025961  scaly
       600.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
