  4.360920254E-01 -4.524003270E-01 -3.076800785E-01 -4.236411910E-01  rotation in radian
 -7.513800E+00  dx in pixels
 -2.004700E+00  dy in pixels
      1.005267  scalx
      1.010428  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
