 -3.478570921E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.311200E+00  dx in pixels
 -3.178800E+00  dy in pixels
      1.006083  scalx
      1.011479  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
