 -4.632070358E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.101900E+00  dx in pixels
 -2.342500E+00  dy in pixels
      1.005961  scalx
      1.010278  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
