  8.616848121E-01 -8.757084038E-01 -5.798561581E-01 -8.182956814E-01  rotation in radian
 -1.149847E+01  dx in pixels
 -5.085534E+00  dy in pixels
      1.018306  scalx
      1.026160  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
