  8.618896039E-01 -8.757084038E-01 -5.798561581E-01 -8.182956814E-01  rotation in radian
 -5.759000E+00  dx in pixels
 -6.913700E+00  dy in pixels
      1.005239  scalx
      1.010276  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
