 -4.240470800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.917000E-01  dx in pixels
 -7.752300E+00  dy in pixels
      1.004961  scalx
      1.010317  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
