 -4.275718235E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.324100E+00  dx in pixels
 -4.215200E+00  dy in pixels
      1.005417  scalx
      1.012459  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
