  5.588076238E-01 -5.658154045E-01 -3.675184519E-01 -5.264290355E-01  rotation in radian
 -1.099592E+01  dx in pixels
 -6.869696E+00  dy in pixels
      1.018012  scalx
      1.026677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
