  5.594484885E-01 -5.658154045E-01 -3.675184519E-01 -5.264290355E-01  rotation in radian
 -2.596800E+00  dx in pixels
 -7.059600E+00  dy in pixels
      1.004957  scalx
      1.011006  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
