  5.693592655E-01 -5.658154045E-01 -3.675184519E-01 -5.264290355E-01  rotation in radian
  2.592995E-02  dx in pixels
  1.205102E-02  dy in pixels
      0.995132  scale x
      0.996425  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
