  5.645169110E-02 -7.055174911E-02 -4.789774271E-02 -6.073489561E-02  rotation in radian
 -2.340700E+00  dx in pixels
 -7.406700E+00  dy in pixels
      1.005192  scalx
      1.010844  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
