  1.038841598E+00 -1.043289861E+00 -6.389177623E-01 -9.434512116E-01  rotation in radian
 -3.470300E+00  dx in pixels
 -6.374000E+00  dy in pixels
      1.005075  scalx
      1.011088  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
