  1.048802495E+00 -1.043289861E+00 -6.389177623E-01 -9.434512116E-01  rotation in radian
  1.036819E-02  dx in pixels
 -1.683710E-04  dy in pixels
      0.995171  scale x
      0.996525  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
