 -4.404426647E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.601700E+00  dx in pixels
 -8.123100E+00  dy in pixels
      1.006078  scalx
      1.009946  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
