 -3.751372844E-01  4.877846607E-01  2.988286452E-01  3.685722143E-01  rotation in radian
 -1.064266E+01  dx in pixels
 -6.648115E+00  dy in pixels
      1.018487  scalx
      1.026709  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
