 -3.745173387E-01  4.877846607E-01  2.988286452E-01  3.685722143E-01  rotation in radian
 -1.425100E+00  dx in pixels
 -5.606000E+00  dy in pixels
      1.005217  scalx
      1.010635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
